Preserve our olive oil’s rich taste and aroma for longer

Jak przechowywać naszą oliwę, żeby jak najdłużej cieszyć się jej smakiem i aromatem? Oliwa z oliwek extra vergine najwyższej jakości, przechowywana w odpowiednich warunkach, zachowuje swoje właściwości i jest zdatna do spożycia przez min. 12 do 18 miesięcy po otwarciu puszki. Odpowiednie warunki przechowywania to:
1. Miejsce chłodne i ciemne: Oliwa powinna być przechowywana z dala od źródeł ciepła i światła, które mogą przyspieszyć proces jej utleniania.
2.Szczelne zamknięcie: Po każdym użyciu należy dokładnie zamknąć puszkę, aby ograniczyć kontakt oliwy z powietrzem.
3. Unikanie wilgoci: Oliwa powinna być przechowywana w suchym miejscu, ponieważ wilgoć może wpłynąć na jej jakość. Ponieważ sprzedajemy naszą oliwę w puszkach 3l i 5l, proponujemy przelanie mniejszej ilości oliwy do codziennego użytku do szklanej butelki z ciemnego szkła, dokładne zakręcanie po każdym użyciu oraz trzymanie pozostałej w puszce oliwy w odpowiednich warunkach dla zapewnienia jej świeżości i jakości przez dłuższy czas.

Poczta Zachowaj na dłużej bogaty smak i aromat naszej oliwy z oliwek pojawił się po raz pierwszy mojapiękna.